DATA ACQUISITION SUBSYSTEM

CH 1-3CH 4-6REF TEK 72A-02DATA AQUISITION SUBSYSTEMDALLAS, TEXASMADE IN USAS/N XXXSCSICOMMTERMINALPOWERAB

OMEGAANT

SOLAR CHARGER/REGULATOR SYSTEM STS-2 POWER

RXTXVertical Yagi(data)

¥¥¥¥¥Horizontal Yagi(command)SOLAR PANEL12 VDC12 V BATTERY