STATION COMMANDS, DATA and 12VDC STATIONRS-422 MODEM /POWER SUPPLY

REMOTE 44 (I) DATA CONCENTRATOR

EJECTBUSYTAPE

0I+5v+12v-12vSYS68KCPU-6AHALTABORTRESETP5P4P3SYS68KCPU-6AHALTABORTRESETP5P4P3RUNR/LLOCALHALTSELFAILS1S2S3S4SYS68KISIO-1D/ASYS68KDRAM-8BR/LVMEFAILACCESSWRITEPROT.RT 257DMASCCLOCAL UICRADIO UICZNERT 248VME 620SCSIHOST 44(I) HOST 44 (I) SERIAL DATA REFORMATTINGAND CONTINUOUSDATA RECORDINGDigitalMicroVAX II

EJECTBUSYTAPE

0I+5v+12v-12vSYS68KCPU-6AHALTABORTRESETP5P4P3D/ARUNR/LLOCALHALTSELFAILS1S2S3S4SYS68KISIO-1RUNR/LLOCALHALTSELFAILS1S2S3S4SYS68KISIO-1RUNR/LLOCALHALTSELFAILS1S2S3S4SYS68KISIO-1SCCLOCAL UICRADIO UICZNERT248REMOTE 44(I) MICROVAXEVENT DETECTION AND RECORDINGKINEMETRICS / TRUETIMEMODEL OM - DCDAYS HOURS MINUTES SECONDS158: 17: 00: 00 OMEGATIMECLOCK RADIO RECEIVERMAINFRAME