Time - Range / 8 (sec)

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

334 332

337 329

341 342 323

321

346 347 316

314

312 310

308

306

303

301

agate-3-334-r

chan chan

50 100 150 Range (km)