Time - Range / 8 (sec)

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

343

345

337

335 351 331 329 327

324 322 320 318 316 314 312

309 307 305 303 301

agate-3-343-r

chan chan

50 100 150 200 Range (km)