Time - Range / 8 (sec)

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

16 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 47 48 49 51 53 55

58 60 61 63 65 66

agate-4-40-v

chan chan

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 Range (km)