Time - Range / 8 (sec)

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

67

71 72

75 77 79 80

83

89

98 99 101 103 104

107 109

114

116 117 119

bath-1-1-141-v

chan chan

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 Range (km)