Time - Range / 8 (sec)

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

218 219

221 222 224 226 227

229 231 232 234 235 237 238 239 241 242 244 245

249 251 253 254 256

260 261

272

276 277 278

bath-1-1-35-t

chan chan

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Range (km)