Time - Range / 8 (sec)

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

254 255 256

260

261 262 263 264

267

270

272

274

275

277 278

bath-1-1-41-t

chan chan

-250 -200 -150 -100 -50 Range (km)