Time - Range / 8 (sec)

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

106 108

111 112

116 119 120 121 123 125 127 128 130 131 133 134 135

139 140 141 142

144 146 149 150 151 152

157 159 160 161 163 165 166 167

171

kimb-17-v

chan chan

-350 -300 -250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 Range (km)