Time - Range / 8 (sec)

0 0

10 10

20 20

30 30

40 40

50 50

60 60

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

220 221 223 224 225 226 227 228 229 230

232 233 234 235 236 237 238 239 241 242 243

245 246 247 248 249 250 251

254

kimb-23-v

chan chan

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Range (km)