Time - Range / 10 (sec)

0 0

50 50

100 100

150 150

200 200

250 250

300 300

350 350

400 400

2 13 24 34 45

63

80 92 103 115 126 139

153 164 171 179 189

207 216 224 233

277 286 294 307

kimb-1-v

chan chan

500 1000 1500 2000 2500 Range (km)